head of list 0x5757575757575757
                                  size
                   previous pointer next pointer
                                used area
                                used area
                                free area

                                                                        tail of list 0x5757575757575757

                                                                                                                      size
                                                                                                        previous pointer next pointer
                                                                                                                    used area
                                                                                                                    free area

                                                                     0x5757575757575757
                                                                            size
                                                             previous pointer next pointer
                                                                          used area
                                                                          free area
                                                                          used area
                                                                          free area