Figure 1: Mean aperiodic interarrival time 5400, 40% Periodic Load

Figure 2: Mean aperiodic interarrival time 3600, 40% Periodic Load

Figure 3: Mean aperiodic interarrival time 1800, 40% Periodic Load

Figure 4: Mean aperiodic interarrival time 5400, 69% Periodic Load

Figure 5: Mean aperiodic interarrival time 3600, 69% Periodic Load

Figure 6: Mean aperiodic interarrival time 1800, 69% Periodic Load

Figure 7: Mean aperiodic interarrival time 5400, 88% Periodic Load

Figure 8: Mean aperiodic interarrival time 3600, 88% Periodic Load

Figure 9: Mean aperiodic interarrival time 1800, 88% Periodic Load

Figure 10: Deferrable servers, 40% Periodic Load

Figure 11: Deferrable servers, 69% Periodic Load

Figure 12: Deferrable servers, 88% Periodic Load